PRAGMA foreign_keys = false;

-- 尝试添加 group_id 列，如果已经存在则忽略错误
BEGIN;
-- 添加 group_id 列，赋予默认值
ALTER TABLE dev_model ADD COLUMN group_id TEXT DEFAULT '00000000-0000-0000-0000-000000000000';
COMMIT;

PRAGMA foreign_keys = true;
