-- 检查菜单是否成功导入
SELECT menu_id, menu_name, parent_id, order_num, path, visible, status 
FROM sys_menu 
WHERE menu_id >= 2000 AND menu_id <= 2016
ORDER BY menu_id;

-- 如果上面的查询能看到数据，说明菜单已导入
-- 接下来需要清除缓存并重新登录






