-- 关闭验证码功能
-- 在数据库中执行此SQL语句

UPDATE sys_config 
SET config_value = 'false' 
WHERE config_key = 'sys.account.captchaEnabled';

-- 查询确认
SELECT config_key, config_value 
FROM sys_config 
WHERE config_key = 'sys.account.captchaEnabled';






