-- 删除错误的"进行中"子菜单
-- 这个菜单导致点击"测试中"按钮时跳转到错误的URL

-- 首先查看这个菜单的详细信息
SELECT 
    menu_id,
    menu_name,
    parent_id,
    path,
    component,
    query,
    menu_type,
    visible
FROM sys_menu
WHERE menu_name = '进行中'
  AND parent_id = 2098
  AND path = 'testOrder01';

-- 删除这个错误的菜单
-- 注意：请先确认上面的查询结果是否正确，再执行删除操作
DELETE FROM sys_menu
WHERE menu_name = '进行中'
  AND parent_id = 2098
  AND path = 'testOrder01';

-- 验证删除结果
SELECT 
    menu_id,
    menu_name,
    parent_id,
    path,
    component,
    menu_type
FROM sys_menu
WHERE parent_id = 2098
ORDER BY order_num;
